= 债项评级管理

== LGD结果查询

|===
| 用户 	| 密码

| admin	| admin
|===

1、登录系统后通过菜单【债项评级管理-LGD结果查询】进入页面查看客户单笔债项评级情况。

image::./default/1.png[,100%]

2、表格内容过多不方便查看时可使用表格右上角配置按钮，隐藏部分列或者固定列进行查看。

image::./default/2.png[,100%]