. 用户管理功能中，设置用户机构时，机构树直接展示已经选择的机构，新增“选入”、“选出”功能，用于修改机构
. 用户管理功能中，可修改设置用户所属默认机构，默认角色等
.



DDL:
1. 给 RE_MODEL_PARAMETER_ADDITION 表增加字段
ALTER TABLE RE_MODEL_PARAMETER_ADDITION ADD LABEL_ varchar(255) NULL COMMENT '组件标题';
ALTER TABLE RE_MODEL_PARAMETER_ADDITION ADD VALUE_SCALE_ SMALLINT NULL COMMENT '精度(小数位数)';
ALTER TABLE RE_MODEL_PARAMETER_ADDITION ADD MIN_VALUE_ varchar(255) NULL COMMENT '最小值(包含)';
ALTER TABLE RE_MODEL_PARAMETER_ADDITION ADD MAX_VALUE_ varchar(255) NULL COMMENT '最大值(包含)';

2. 给 RE_MODEL_PARAMETER 表增加字段
ALTER TABLE RE_MODEL_PARAMETER ADD DISABLE_ON_AUTO_SELECTED_ SMALLINT NULL COMMENT '当系统自动选择了输入选项中某一项时, 是否禁止用户选择其他项';

3. 创建 SYS_TASK 表
CREATE TABLE SYS_TASK (
  `ID_` varchar(36) NOT NULL COMMENT 'ID',
  `TYPE_` varchar(20) NOT NULL,
  `EXECUTE_MODE_` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '执行模式(SYNCHRONOUS:同步; ASYNCHRONOUS:异步)',
  `STATUS_` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '状态(CREATED:已创建; STARTED:已启动; COMPLETED:已完成; CANCELED:已取消; EXCEPTIONED:发生错误)',
  `NAME_` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '名称',
  `CREATOR_` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `CREATE_DATE_` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建日期',
  `COMPLETED_DATE_` datetime DEFAULT NULL COMMENT '完成日期',
  `CANCELED_DATE_` datetime DEFAULT NULL COMMENT '取消日期',
  `TOTAL_WEIGHT_` int DEFAULT NULL COMMENT '总计需要执行的数量',
  `CURRENT_WEIGHT_` int DEFAULT NULL COMMENT '当前已经执行的数量',
  `MESSAGE_` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '执行进度消息',
  `EXCEPTION_` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '执行抛出的违例类名称',
  `EXCEPTION_MESSAGE_` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '执行抛出的违例消息',
  `EXCEPTION_STACK_TRACE_` longtext COMMENT '执行抛出的违例栈',
  `EXPORT_RESOURCE_NAME_` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '导出资源名称',
  `EXPORT_RESOURCE_URL_` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '导出资源URL',
  PRIMARY KEY (`ID_`),
  KEY `IDX_SYS_TASK_CREATOR` (`CREATOR_`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT COMMENT='任务表';

4. 创建 SYS_STORAGE 表
CREATE TABLE SYS_STORAGE (
  `ID_` varchar(36) NOT NULL COMMENT 'ID',
  `PATH_` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '资源路径',
  `BYTES_` blob COMMENT '数据文件二进制',
  PRIMARY KEY (`ID_`),
  KEY `IDX_SYS_STORAGE_PATH` (`PATH_`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT COMMENT='持久化存储表';