[appendix]
= 环境信息
== 公司服务器
=== proxmox
[options=header,cols="1,2"]
|===
| 配置项               | 值
| 操作系统              | proxmox
| IP地址               | 172.16.70.99
| UI 服务端口           | 8006
| 端口                 | 22
| root                | wspsc
|===

=== 100
[options=header,cols="1,2"]
|===
| 配置项               | 值
| 操作系统              | Ubuntu 24.04 LTS
| IP地址               | 172.16.70.100
| 端口                 | 22
| wsp                 | Yusystem@fxyw@888
| root                | Yusystem@fxyw@888
|===

=== 101
[options=header,cols="1,2"]
|===
| 配置项               | 值
| 操作系统              | Ubuntu 24.04 LTS
| IP地址               | 172.16.70.101
| 端口                 | 22
| wsp                 | admin123
| root                | admin123
|===