== 区分能力变动曲线
根据银监会的监管要求，“商业银行应当对不同时间段模型区分能力的稳定性进行验证，并确保模型区分能力超过设定时限后随时间段长度的增大而逐渐减弱而非骤降。”
因此，考虑对模型区分能力验证工具的AR值、KS值的稳定性进行验证，
展示一年或三年内模型的AR值、KS值的变动曲线，如果有骤降的情况发生，需检查原因，考虑建立更长时期的模型。

image::chapter-stability/sc-change/001.png[]
	
在系统实现时，采用系统定期跑批数据（排除人工运行产生的数据）绘制变化曲线。