= 客户群体稳定性报告
通过对模型发展群体（开发样本）的评分分布百分比和模型实施群体（实施样本）评分百分比的比较，转换，统计出一个反映从模型发展到模型实施的客户群体变化幅度大小的稳定性指数PSI（Population Shift Index）。指数越高，稳定性越低，客户群体的评分分布变化越大。一般来说:

* PSI 在 0.1 以下意味着从模型发展群体到模型实施群体的评分分布之间的变化很小，稳定性较高。
* PSI 在 0.1-0.25 之间意味着从模型发展群体到模型实施群体的评分分布之间发生了变化，需要关注。
* PSI 0.25 以上意味着从模型发展群体到模型实施群体的评分分布之间发生了较大变化。

如果稳定指数在 0.25 以上，银行应该进一步通过变量分析报告来分析客户群体变化的趋势，以找到导致评分大幅度变化的原因，并决定是否需要作适当调整。

== 客户群体稳定性报告模板及其计算方法
image::chapter-stability/psi/001.png[]

link:resources/files/chapter-stability/psi.xlsx[客户群体稳定性报告 Excel 模板]

== 客户群体稳定性报告系统实现
在生成客户群体稳定性报告时，需要用到建模时的客户群体分布情况，详情参见 <<psi-custom-distribution-table>>