= Node.js

Node.js 是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行时, 是一个事件驱动 I/O 服务端 JavaScript 环境, 基于 Google 的 V8 引擎, V8 引擎执行 Javascript 的速度非常快，性能非常好。

就如 JDK 是一个 java 运行时一样, 只要安装了 Node.js 运行时, 就可以执行采用 JavaScript 编写的程序了。

注意 Node.js 是提供的一个服务器端的 JavaScript 运行环境，我们都知道浏览器中也可以执行 JavaScript, 也就是说浏览器也是一个 JavaScript 运行环境。
当 Node.js 和浏览器中的 JavaScript 运行环境是不同的，Node.js 应该等同于 JDK, 是用在服务器环境下的，理论上可以实现所有后端开发的功能。