= 风险预警系统
== 访问地址
http://localhost:10000

== 用户名密码
|===
| 用户名       | 密码            | 说明
| admin       | admin          | 系统管理员
| wk201       | 111111         | 风险主管
| wk211       | 111111         | 风险专员
|===

TIP: 验证码可随意输入

== 主要功能
=== 关联图谱
|===
| 对公客户号
| 100001
|===