. 用户管理功能中，设置用户机构时，机构树直接展示已经选择的机构，新增“选入”、“选出”功能，用于修改机构
. 用户管理功能中，可修改设置用户所属默认机构，默认角色等
.



DDL:
1. 给 RE_MODEL_PARAMETER_ADDITION 表增加字段
ALTER TABLE RE_MODEL_PARAMETER_ADDITION ADD LABEL_ varchar(255) NULL COMMENT '组件标题';
ALTER TABLE RE_MODEL_PARAMETER_ADDITION ADD VALUE_SCALE_ SMALLINT NULL COMMENT '精度(小数位数)';
ALTER TABLE RE_MODEL_PARAMETER_ADDITION ADD MIN_VALUE_ varchar(255) NULL COMMENT '最小值(包含)';
ALTER TABLE RE_MODEL_PARAMETER_ADDITION ADD MAX_VALUE_ varchar(255) NULL COMMENT '最大值(包含)';

2. 给 RE_MODEL_PARAMETER 表增加字段
ALTER TABLE RE_MODEL_PARAMETER ADD DISABLE_ON_AUTO_SELECTED_ SMALLINT NULL COMMENT '当系统自动选择了输入选项中某一项时, 是否禁止用户选择其他项';