== 基础环境配置
=== 编辑 hosts 文件
打开 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 文件

image::getting-started/windows/hosts-001.png[,50%]

添加一条域名和IP的映射: 124.222.99.204  nexus.sc.io

保存, 由于 hosts 文件是系统文件,需要以管理员身份运行文本编辑器进行修改。

打开控制台,执行 ping nexus.sc.io 命令,如果能够 ping 通,代表操作成功。